﻿--护士病房巡视记录单, 
--VFO1
create table VFO1(
    [VFO01] uniqueidentifier default(newid()) --ID
  , [VAA07] int not null --就诊id
  , [ACF01] tinyint not null --业务范围
  , [BCQ04] varchar(20) not null --床号
  , [BCK01] int not null --病区id
  , [VFO06] datetime not null --巡视时间
  , [VFO07] varchar(128) --输液情况
  , [VFO08] varchar(512) --管道情况,各种引流管
  , [VFO09] varchar(512) --病情变化情况
  , [VFO10] varchar(512) --其它
  , [VFO11] varchar(128) --处理措施
  , [BCE01A] int --巡视护士id
  , [BCE03A] varchar(64) --巡视护士名称
  , [VFO14] datetime default(getdate()) --创建时间
  , [VFO15] tinyint default(0) --0=正常 1=审核
  , [BCE01B] int --审核人id
  , [BCE03B] varchar(64) --审核人姓名
)
GO